{"ean": "4711233877784", "pvp": "296", "marca": "FSA", "precio": "152.1", "tarifa1": "169", "segmento": "-", "categoria": "Components", "referencia": "728918", "descripcion": "MANILLAR INTEGR.FSA NS SIC 80x780 12 31.8 CARB.NEG", "refproveedor": "180-0071034030", "subcategoria": "MANILLARES", "disponibilidad": "SI", "descripcionlarga": "Diseñado para los entusiastas del Cross-Country, Trail y E-Mountain Bike que buscan la combinación perfecta de fiabilidad y rendimiento, proporcionando al ciclista un mayor control y dar a su bicicleta de montaña un aspecto elegante.", "tarifa1descuento": "10"}