<p>Este kit de servicio para las horquillas de suspensi&oacute;n ZEB Base A2+/Select A2+ DPA (2023+) contiene todas las piezas de recambio (incluido el amortiguador&nbsp;Rush&nbsp;y el muelle neum&aacute;tico&nbsp;Sealhead) para un servicio despu&eacute;s de 200 horas de funcionamiento (aproximadamente 1 a&ntilde;o).</p>