<p>Este kit de servicio para las horquillas de suspensi&oacute;n de la ZEB Flight Attendant A2+ (2022+) contiene todas las piezas de repuesto (incluido el amortiguador y el muelle neum&aacute;tico&nbsp;Sealhead) para un servicio despu&eacute;s de 200 horas de funcionamiento (aproximadamente 1 a&ntilde;o).</p>