<p>Rodamiento Isb Sport Hibrido 6805 2rs Bolas Ceramicas Para Pedalier Trek (25x37x7)</p>
<ul>
<li>Aplicaci&oacute;n: Rueda/n&uacute;cleo.</li>
<li>Serie: ISB Sport PRO Series for High Performance.</li>
<li>Tipo de rodamientos: Rodamientos cer&aacute;micos / Cer&aacute;micos h&iacute;bridos.</li>
<li>Aros de Acero inoxidable. Bolas cer&aacute;micas.</li>
<li>Sellado de goma Rubber Seal de alta precisi&oacute;n. Lubricaci&oacute;n resistente al agua.</li>
<li>Medidas: 25x37x7 mm.</li>
</ul>