{"ean": "710845862397", "pvp": "74", "marca": "SRAM", "precio": "33.9535", "tarifa1": "38.15", "segmento": "-", "categoria": "Brakes", "referencia": "105257", "descripcion": "DISCO FRENO SRAM HS2 CENTERLOCK 220mm PLATA/NEGRO", "refproveedor": "00.5018.176.007", "subcategoria": "DISCOS", "disponibilidad": "202619", "descripcionlarga": "El nuevo HS2 Rotor es un rotor específico para bicicletas de montaña diseñado para mejorar el rendimiento de los frenos al tiempo que reduce el ruido y aumenta la disipación de calor.", "tarifa1descuento": "11"}