{"ean": "8437008187181", "pvp": "7.5", "marca": "KLEIN", "precio": "4.37", "tarifa1": "4.37", "segmento": "-", "categoria": "Workshop and maintenance", "referencia": "727469", "descripcion": "BOTE GRASA ROJA KLEIN BIO PFPE-K SILICONA 80 gr", "refproveedor": "K004GR", "subcategoria": "ACEITES Y LIMPIADORES", "disponibilidad": "SI", "descripcionlarga": "Bote de 80 gr de grasa roja biodegradable, con tecnología PFPE-K para ser utilizada en las condiciones más extremas de presión y temperatura en todas las partes móviles de la bicicleta, cadena, cambio, desviador, cables, fundas y rodamientos, etc.", "tarifa1descuento": "0"}