<p>Pastillas de freno Galfer con compuesto PRO perfectas para descensos extremos donde los frenos se ven sometidos a altas temperaturas. La frenada es firme y prolongada y, a pesar de las altas temperaturas, no se pierde potencia. Fabricado con fibras aramidas, &eacute;stas pastillas reciben un tratamiento t&eacute;rmico especial para polimerizar los componentes de tal modo que no requiera ning&uacute;n tipo de rodaje previo, obteniendo as&iacute;, una efectividad inmediata en la frenada desde el primer momento.</p>
<ul>
<li>Ausencia de ruidos.</li>
<li>Mejora del tacto, progresividad y potencia de frenada.</li>
<li>Minimizaci&oacute;n de las vibraciones en la parte ciclo.</li>
<li>Menor desgaste de los discos de freno.</li>
<li>Resistencia a las altas temperaturas.</li>
<li>Aumento de la durabilidad.</li>
</ul>
<p>&nbsp;<strong>Compatibles con los frenos Formula: Mega, One, R0, R1, RX, RR1, T1 y C1</strong>&nbsp;</p>