<div class="facet__values js-facet-values">
<ul>
<li>Montura ligera TR90 y patillas personalizadas con puntas de goma moldeadas por inyecci&oacute;n.</li>
<li>Lente principal de policarbonato reactivo a la luz, de perfil cil&iacute;ndrico de una pieza, de alta definici&oacute;n, con acabado de espejo flash con revestimiento frontal superhidrof&oacute;bico y revestimiento posterior antivaho.</li>
<li>Lente &aacute;mbar adicional (poca luz) incluida</li>
<li>Se suministra con estuche r&iacute;gido de EVA moldeada Endura, funda protectora para lente y bolsa de transporte de microfibra suave en relieve.</li>
<li>Brazos reemplazables en caso de da&ntilde;o accidental (no incluidos)</li>
<li>100% de protecci&oacute;n UV seg&uacute;n la norma EN ISO 12312-1:2013</li>
</ul>
</div>