{"ean": "710845915482", "pvp": "190", "marca": "SRAM", "precio": "105", "tarifa1": "105", "segmento": "-", "categoria": "Transmission", "referencia": "109008", "descripcion": "BIELA IZQ.POTENCIOM.SRAM RIVAL E1 DUB WIDE 170 ALU", "refproveedor": "00.3018.403.009", "subcategoria": "BIELAS Y PLATOS", "disponibilidad": "202607", "descripcionlarga": "Biela izquierda SRAM RIVAL con potenciómetro en el eje del pedalier. Lecturas precisas dentro de +/- 1.5% que no se ven afectadas por las condiciones climáticas. Para pedalier DUB WIDE.", "tarifa1descuento": "0"}