<p>La&nbsp;<strong>cubierta MTB CrossMark II</strong>&nbsp;es la espectacular evoluci&oacute;n de la&nbsp;<strong>cubierta de campo atrav&eacute;s</strong>. El borde central casi continuo vuela sobre nieve dura, pero tiene suficiente espaciamiento de agarre en ra&iacute;ces mojadas y rocas. La cresta ligeramente elevada de tacos laterales ofrece curvas de precisi&oacute;n nunca antes vistas en un neum&aacute;tico as&iacute; de r&aacute;pido.</p>
<p>Un mejor desempe&ntilde;o en condiciones secas.</p>
<ul>
<li>Medidas: 29x2.25.</li>
<li>ETRTO: 57-622</li>
<li>Carcasa: 60 TPI. Max. PSI: 60. R&iacute;gida.</li>
</ul>