<p class="ng-tns-c134-4 ng-star-inserted">Ideal para peque&ntilde;os talleres de reparaci&oacute;n, equipos de competici&oacute;n o familiares.</p>
<div class="ng-tns-c134-4">
<ul>
<li>El l&iacute;quido se puede agregar a trav&eacute;s de la v&aacute;lvula o en el momento de montar el neum&aacute;tico.&nbsp;</li>
<li>Importante revisar el l&iacute;quido cada 3 meses despu&eacute;s de su aplicaci&oacute;n.</li>
</ul>
</div>