{"ean": "4019238556995", "pvp": "11.95", "marca": "CONTINENTL", "precio": "4.005", "tarifa1": "4.45", "segmento": "1032831000", "categoria": "Wheels and tires", "referencia": "321243", "descripcion": "CAMARA CONTI 28x1 1/4-1.75'' TOUR HERMETIC DUN40mm", "refproveedor": "1820810000", "subcategoria": "CÁMARAS", "disponibilidad": "SI", "descripcionlarga": "Continental Tour es una camara hecha para bicicletas estándar, híbridos y bicicletas eléctricas. Es asequible de alta calidad. Hermetic Plus dice que esta es una camara para ciclismo sin preocupaciones adicionales.", "tarifa1descuento": "10"}