<p>Este kit de servicio para las horquillas de suspensi&oacute;n Select A2+ (2023+) contiene todas las piezas de repuesto (incluyendo&nbsp;Charger&nbsp;y el muelle neum&aacute;tico&nbsp;Sealhead) para un servicio despu&eacute;s de 200 horas de funcionamiento (aproximadamente 1 a&ntilde;o).</p>