{"ean": "8052783488294", "pvp": "71.39", "marca": "DEDA", "precio": "34.8936", "tarifa1": "37.52", "segmento": "-", "categoria": "Components", "referencia": "713390", "descripcion": "ADAPTADOR DIREC.DEDA MAN.ALANERA DCR P/SPEC.VENGE", "refproveedor": "HDALADCRTCSPEC", "subcategoria": "ADAPTADORES MANILLARES INTEGRADOS", "disponibilidad": "SI", "descripcionlarga": "Adaptador de tapa de dirección para manillares DEDA ALANERA.", "tarifa1descuento": "7"}