{"ean": "8055774366601", "pvp": "54.5", "marca": "DEDA", "precio": "26.5608", "tarifa1": "28.56", "segmento": "-", "categoria": "Components", "referencia": "725648", "descripcion": "ESPACIAD.DEDA MAN.ALANERA RS WILIER 0SLR/CEN10/FIL", "refproveedor": "HDRS-WI", "subcategoria": "DIRECCIONES", "disponibilidad": "202552", "descripcionlarga": "Deda ha desarrollado espaciadores/adaptadores específicos para adecuar el manillar Alanera RS a varios modelos de bicicletas.", "tarifa1descuento": "7"}