{"ean": "4019238557015", "pvp": "11.95", "marca": "CONTINENTL", "precio": "4.005", "tarifa1": "4.45", "segmento": "1032831200", "categoria": "Wheels and tires", "referencia": "321244", "descripcion": "CAMARA CONTI 28x1 1/4-1.75  TOUR HERMETIC PRES.40m", "refproveedor": "1821010000", "subcategoria": "CÁMARAS", "disponibilidad": "SI", "descripcionlarga": "Continental Tour es una camara hecha para bicicletas estándar, híbridos y bicicletas eléctricas. Es asequible de alta calidad. Hermetic Plus dice que esta es una camara para ciclismo sin preocupaciones adicionales.", "tarifa1descuento": "10"}